0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 hydrogen

unpol h2, I=40mA unpol h2, I=20mA pol h2, I=30mA, rf on pol h2, I=15mA, rf on pol h2, I=30mA, rf off pol h2, I=15mA, rf off

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 deuterium

unpol d2, I=40mA unpol d2, I=20mA pol d2, I=30mA, rf off pol d2, I=15mA, rf off pol d2, I=30mA, rf on pol d2, I=15mA, rf on