-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1 hzwlcut_0 vertex,neutrons only D2, 0.1 sccm H2, 0.1 sccm empty

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12 hzwrcut_0 vertex,neutrons only D2, 0.1 sccm H2, 0.1 sccm empty