ep Elastic Rate

rater Entries 2579 Mean 0.1567 RMS 0.07654

Q2 (GeV2)

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

Rate (Hz)

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16 rater

Outbending Field

Half Inbending Field

Inbending Field

thetr Entries 2579 Mean 28.17 RMS 7.858

Theta_e (deg)

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Rate (Hz)

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12 theth Entries 1625 Mean 30.95 RMS 7.744

thetr