ABS EPICS Info

Dissociator

H2 flow        *  0
D2 flow        *  23.6386
O2 flow        *  0.04884
RF fwd power   *  288.334
RF rev power   *  3.98858
Nozz Temp.     *  79.123
Nozz heater       0

ABS/BRP Pressures

C1             *  9.99361
Nozzle         *  0.000130824
Skimmer        *  2.38831e-05
6P Top         *  1.55936e-07
6P Bottom      *  1.91995e-07
TC - ligit     *  4.52228e-08
BRP bgd        *  9.59162e-08
BRP center     *  4.3166e-08
BRP up         *  3.65953e-08
BRP down       *  5.25317e-08

Valve Status

Valve 10       *  OPEN
Valve 11       *  OPEN
Sextupole T    *  OPEN
Sextupole B    *  OPEN
Valve 14       *  OPEN
Valve 15       *  OPEN

RF-Transitions

MFT Amplitude     -10
MFT Pickup        0.41514
WFT Amplitude     -90
WFT Pickup        0.004884
SFT Amplitude     4
SFT Pickup        1.06227
SFT Prf ratio     0.137639
SFT frequency  *  6.59585
B-Bset MFT        0.039706
B-Bset SFT/WFT    0.0399388

Cell and Target

Cell Temp.     *  100.97
Cell heater       6
B long         *  234.469
B trans        *  251.252
BLAST PS       *  6727.73