AsymR Entries 15 Mean 1.156 RMS 0.09967

W (GeV)

1 1.05 1.1 1.15 1.2 1.25 1.3 1.35 1.4

A_T’

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08

AsymR