EX_2 Entries 3410 Mean 0.03596 RMS 0.03087

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0

20

40

60

80

100 Electron Chi2_{EX_1}

Entries 3579 Mean 0.06858 RMS 0.05232