M Asymmetry Vs. p V ed d(e,e’p)n A

(GeV/c) Mp 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05 -0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 Left Sector

Real Data Monte Carlo

Projected Error

(GeV/c) Mp 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05 -0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 Right Sector

Real Data Monte Carlo

Projected Error