(GeV) Mp 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0 0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04 2 All Q < 0.2GeV 2 0.1GeV < Q < 0.3GeV 2 0.2GeV < Q < 0.4GeV 2 0.3GeV < Q < 0.5GeV 2 0.4GeV < Q

Missing Momentum (Left Sector)

(GeV) Mp 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025 2 All Q < 0.2GeV 2 0.1GeV < Q < 0.3GeV 2 0.2GeV < Q < 0.4GeV 2 0.3GeV < Q < 0.5GeV 2 0.4GeV < Q

Missing Momentum (Right Sector)

(GeV) Mp 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0

0.0002

0.0004

0.0006

0.0008

0.001

0.0012 2 All Q < 0.2GeV 2 0.1GeV < Q < 0.3GeV 2 0.2GeV < Q < 0.4GeV 2 0.3GeV < Q < 0.5GeV 2 0.4GeV < Q

Empty Target Missing Momentum (Left Sector)

(GeV) Mp 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0 0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

0.007

0.008

0.009 -1 x10 2 All Q

< 0.2GeV 2 0.1GeV < Q < 0.3GeV 2 0.2GeV < Q < 0.4GeV 2 0.3GeV < Q < 0.5GeV 2 0.4GeV < Q

Empty Target Missing Momentum (Right Sector)