2 Q2 (GeV/c)

0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35

V edA

-0.5

-0.45

-0.4

-0.35

-0.3

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05 -0 hrpa Entries 0 Mean x 0 Mean y 0 RMS x 0 RMS y 0

Current data •

n M Full G n M Zero G

Projected Error Bars

Electron Right: Parallel kinematics