z (cm)

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Bx

100

150

200

250

300

350

400 x=y=0.00 cm x=y=0.25 cm x=y=0.50 cm

Bx

z (cm)

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

By

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 x=y=0.00 cm x=y=0.25 cm x=y=0.50 cm

By

z (cm)

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Bz

0

50

100

150

200

250

300

350

400 x=y=0.00 cm x=y=0.25 cm x=y=0.50 cm

Bz

z (cm)

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 angle

40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 x=y=0.00 cm x=y=0.25 cm x=y=0.50 cm

angle