z (cm)

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Bx

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 x=y=0.00 cm x=y=0.25 cm x=y=0.50 cm

Bx

z (cm)

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

By

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 x=y=0.00 cm x=y=0.25 cm x=y=0.50 cm

By

z (cm)

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Bz

100

150

200

250

300

350

400 x=y=0.00 cm x=y=0.25 cm x=y=0.50 cm

Bz

z (cm)

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 angle

20

25

30

35

40

45

50 x=y=0.00 cm x=y=0.25 cm x=y=0.50 cm

angle