te_L Entries 298307 Mean 33.88 RMS 9.042

eθ 20 30 40 50 60 70 80 eθΔ

-2 -1 0 1 2 3 4 (crun) eθ ) vs.

e(p_eθ

(crunched MC) - eθ

Electrons Left Sector NO MASCARAD included

te_R Entries 301330 Mean 33.72 RMS 9.006

eθ 20 30 40 50 60 70 80 eθΔ

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Electrons Right Sector Theta

pe_L Entries 298307 Mean 0.7338 RMS 0.0542

ep 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 epΔ

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

(crun) e ) vs. p eθ(_e

(crunched MC) - p ep Electrons Left Sector

pe_R Entries 301330 Mean 0.7359 RMS 0.05416

ep 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 epΔ

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

Electrons Right Sector Momentum