E0_EL

Entries 203220 Mean 33.78 RMS 8.959

eθ 20 30 40 50 60 70 80 0.8

0.82

0.84

0.86

0.88

0.9

E0_EL

)_eθ,_e(p_0E

Monte Carlo generated with correct geometry then Crunched with 1mm shift in right middle chamber

Right e

Left e

MASCARAD on, ELoss on

E0_PR

Entries 198665 Mean 59.78 RMS 6.383

pθ 30 40 50 60 70 80 0.7

0.75

0.8

0.85

0.9 E0_PR

)_pθ,_p(p_0E

Left p

Right p